});mw.loader.implement("user.tokens@0tffind",function($,jQuery,require,module){/*@nomin*/mw.user.tokens.set({"editToken":"+\\","patrolToken":"+\\","watchToken":"+\\","csrfToken":"+\\"}); });RLPAGEMODULES=["site","mediawiki.page.startup","mediawiki.page.ready","mediawiki.searchSuggest","ext.visualEditor.desktopArticleTarget.init","ext.visualEditor.targetLoader","ext.eventLogging","ext.wikimediaEvents","ext.popups","skins.vector.js"];mw.loader.load(RLPAGEMODULES);});

Инквизитор Соломон Лок из Ордо Ксенос и его свита / База «Анфелион» / Приложение 5: Сравнительные размеры (статья)

Материал из Warpopedia

Инквизитор Ордо Ксенос Соломон Лок и свита

Соломон Лок – ветеран-инквизитор из Ордо Ксенос, охотников на чужаков. Свою службу он начал в качестве послушника у лорда-инквизитора Грубермана на штормовой океанической планете Тирама Секундус, где они вместе боролись с загадочными обитателями ее темных пучин.

После успешного окончания той операции Лок сражался с множеством самых страшных врагов человечества, включая эльдар-экзодитов на Тирафаине, орочью империю Харадона, и, при содействии ордена Темных Рук, заразивших Чинчару хрудов. Недавно он был переведен с передовой сегментума Обскурус в сегментум Темпестус, став частью наращиваемых Ордо Ксенос сил, призванных остановить вторжение флотов-ульев тиранидов. Его опыт в борьбе с этой инопланетной заразой ограничен, хотя во время долгого обучения у Грубермана он прослушал немало лекций почтенного инквизитора об угрозе тиранидов. По приказу лорда-инквизитора Вариуса Лок возглавил операцию в звездной системе Анфелиона.

Как и любого другого инквизитора, Лока сопровождает свита верных помощников: автомудрец Вассилий, астропат Зарнек, а также многоцелевой сервочереп. Кроме того, на время операции ему подчиняются несколько специалистов – майор Дурра из 99-го Элизианского полка и магос биологис Арфон.

Ветеран-инквизитор Лок должен не только составлять планы и следить за ходом всей операции, но и в случае необходимости лично вести войска в бой.

База «Анфелион»

База «Анфелион» – это стандартное модульное сооружение, построенное из соединяемых готовых блоков. Такие конструкции производятся по стандартному шаблону и используются во всем Империуме для быстрого возведения аванпостов широкого назначения. Базы модели «Фаэтон» могут служить в качестве солдатских казарм, жилых модулей для колонистов, лабораторных комплексов или зданий Администратума.

Чертежи данного типа базы были заново открыты в архивах мира-кузницы Фаэтон в M37 и переданы в великое хранилище стандартных шаблонных конструкций на Марсе. Нескольку других миров-кузниц также начали производить подобные модульные конструкции и отправлять их в виде составных частей туда, где того требуют нужды Администратума. Нередко временные постройки модели «Фаэтон» становятся постоянными сооружениями.

Комплексы возводятся рабочими корпусами Департаменто Муниторум под надзором адептов-инженеров Администратума. После выбора и расчистки будущей стройплощадки, модульные блоки выгружаются, осторожно состыковываются в соответствии с планами адептов-инженеров, а затем фиксируются с помощью опорных поршней. Таким образом, всего за несколько недель вырастает целый комплекс помещений и связывающих их коридоров.

Базу модели «Фаэтон» можно оснастить любым желаемым образом. Поскольку обычно их строят в удаленных пограничных мирах, база нуждается в собственных оборонительных системах. На крыше или на земле возле сооружения устанавливаются башни с автопушками, а вокруг размещаются прочие защитные системы, вроде опор сдерживающего ограждения, орудийных платформ и феррокритных бункеров. Внутри периметра возводятся посадочные площадки, а также центры управления и связи. Как правило, на строительство базы с нуля уходит до нескольких месяцев.

База на Бете Анфелиона IV состояла из четырех отдельных комплексов, каждый из которых включал подкомплексы жилых зон, казарм, центров управления, складов и лабораторий. Красные Скорпионы поочередно проверяли каждую станцию перед тем, как туда заходили следовавшие за ними гвардейцы.

Оборонительная башня, вторая орудийная система комплекса управления.

Оборонительная башня, четвертая орудийная система комплекса «Тета».

Станция связи комплекса управления.

База «Анфелион», план лабораторного комплекса «Альфа»

Ключ:

1. Оборонительная башня (модель «Фаэтон»)

2. Погружной поршень

3. Станция связи (модель «Фаэтон»)

4. Технический люк на крыше

5. Посадочная площадка (модель «Фаэтон»)

6. Аппарель

7. Стойки посадочных огней

8. Главный вход

Спаренные автопушки защищают базу от атак с земли и с воздуха.

«Валькирия» отряда Д-99 приземляется на посадочную площадку.

Стазисная камера, имевшаяся в каждой лаборатории, использовалась для хранения образцов.

Входной коридор освещен редким лучом солнечного света.

Каждый объект имел собственные посадочные площадки, поскольку из-за окружающей среды Беты Анфелиона IV самолеты являлись самым практичным средством передвижения.

Приложение 5: Сравнительные размеры

Имперская техника и существа тиранидов на Бете Анфелиона IV

Книга загружена из сообщества WARPFROG - Гильдии Переводчиков Warhammer & Warhammer 40,000
https://wiki.warpfrog.wtf