});mw.loader.implement("user.tokens@0tffind",function($,jQuery,require,module){/*@nomin*/mw.user.tokens.set({"editToken":"+\\","patrolToken":"+\\","watchToken":"+\\","csrfToken":"+\\"}); });RLPAGEMODULES=["site","mediawiki.page.startup","mediawiki.page.ready","mediawiki.searchSuggest","ext.visualEditor.desktopArticleTarget.init","ext.visualEditor.targetLoader","ext.eventLogging","ext.wikimediaEvents","ext.popups","skins.vector.js"];mw.loader.load(RLPAGEMODULES);});

Таранно-штурмовой корабль «Цест» (статья)

Материал из Warpopedia

Таранно-штурмовые суда - это боевые корабли, предназначенные для участия в абордажных боях на малой дистанции в открытом космосе. В Империуме применяется множество моделей таранных кораблей, однако среди орденов Космического Десанта самым распространённым является «Цест». Главным преимуществом «Цеста», меньшего по габаритам и измещению, чем десантно-штурмовой корабль «Громовой ястреб» или абордажная торпеда типа «Акула», является скорость и феноменальный ресурс прочности, которые обеспечивают ему невероятную живучесть даже в зонах высадки, находящихся под интенсивным огнём противника. Небольшой и тяжелобронированный «Цест» не просто предназначен для того, чтобы уцелеть при прямом столкновении с кораблём противника - он для этого сконструирован.

Откровения, рождённые находками Аркхана Ленда, сделали возможным усовершенствование конструкции «Цеста», ранее применявшегося исключительно для противокорабельных операций, при помощи антигравитационного покрытия, позволяющего ему участвовать в скоротечных боях на орбите, а также выступать в качестве тяжёлого боевого скиммера поддержки наземных войск. С точки зрения оснащения и конструкции таранное судно «Цест» полностью оправдывает своё название благодаря тяжелобронированной носовой части, усиленной системами поглощения инерции и отдачи. Последние также включают в себя уникальнейшую систему «мизерикордия», разработанную для сцепления с терминаторской и обычной силовой бронёй космодесантников с целью защиты всей находящейся на борту команды от удара любой силы, за исключением такого, который разрушил бы сам корабль. Основным вооружением «Цеста» является курсовая магнамелта, применяемая до столкновения с объектом для ослабления городской стены или внешней брони комического корабля. Бронированный нос таранного судна проламывает брешь, через которую может незамедлительно выдвигаться абордажная команда космодесантников. Во время штурмовки наземных целей магнамелта превращается в орудие ближнего боя потрясающе эффективное против вражеской бронетехники и укреплённых бункеров.

Несмотря на то, при обычных перелётах между орбитой и поверхностью планеты большинство орденов предпочитают делать акцент на использовании более утилитарных «Громовых ястребов», а при высадках с орбиты - десантных капсул, многие также держат некоторое количество таранно-штурмовых кораблей, таких как «Цест», для того чтобы применять их в наиболее опасных зонах высадки и противокорабельных абордажных операциях. К удобству развёртывания «Цеста» добавляется и то, что он способен использовать те же доковые мощности, что и «Громовой ястреб» и его модификации. «Цесты» особенно популярны в арсеналах орденов флотского базирования, которые сосредотачивают свои усилия в основном на сражениях с вражескими звездолётами, абордажах космических скитальцев и нападениях на станции и астероидные базы. При атаках на подобные объекты, живучесть и мощное вооружение таранного корабля поистине неоценимы и, в значительной степени, перевешивают нехватку в тактической гибкости и дальности хода.

За тысячи лет «Цест» по праву заслужил себе грозную репутацию, и в имперских мирках не один дворцовый переворот внезапно обрывался с грохотом падения таранных судов, пробивающих себе путь в высокие шпили улья, дабы нести смерть всем, кто находится внутри.

Таранно-штурмовое судно «Цест», утверждено к применению // Эдикт Марса // М.31

Главное орудие: термическая пушка магнамелта модели «Гефест», размещённая на спаренной установке

Книга загружена из сообщества WARPFROG - Гильдии Переводчиков Warhammer & Warhammer 40,000
https://wiki.warpfrog.wtf